\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{fontspec}
\usepackage[overlap]{ruby}

\renewcommand{\rubysize}{0.6}
\setmainfont{VL Gothic}

\begin{document}

これは 日本語 です。
furigana: \ruby{火山}{かざん}

\end{document}
